EPUB-Informationen

Bezeichnung:

3.120

Stand/Datum des Downloads:

15.09.2021

Kirchenverordnung
zur Festsetzung der Anzahl
der von den Synodalverbänden
zu wählenden Mitglieder
für die VI. Gesamtsynode

vom 16. Januar 2018

(GVBl. Bd. 20 S. 184)

Aufgrund von § 67 Absatz 2 Satz 1 der Kirchenverfassung erlässt das Moderamen der Gesamtsynode die folgende Kirchenverordnung:

§ 1

Die Zahl der den Synodalverbänden zuzurechnenden Gemeindeglieder wird im prozentualen Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl wie folgt festgestellt:

SV

I

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Gemeindegliederzahl

31.299

20.706

15.563

44.331

12.805

13.113

11.475

13.250

10.763

Verhältniszahl zur Gesamtmitgliederzahl
(in %)

18,06

11,95

8,98

25,58

7,39

7,57

6,62

7,64

6,21

§ 2

Aus dem prozentualen Verhältnis der Gemeindegliederzahl der Synodalverbände zu der Gesamtmitgliederzahl ergeben sich folgende Anteile zur Wahl in die VI. Gesamtsynode:

SV

I

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Mitglieder

10

7

5

15

4

4

4

4

4

§ 3

Die Anzahl der von den Synodalverbänden durch Wahl zu bestimmenden Mitglieder zur Gesamtsynode gilt während der gesamten Amtszeit der VI. Gesamtsynode.

§ 4

( 1 ) Diese Kirchenverordnung tritt am 15. März 2018 in Kraft.

( 2 ) Mit der Konstituierung der VI. Gesamtsynode tritt die Kirchenverordnung zur Festsetzung der Anzahl der von den Synodalverbänden zu wählenden Mitglieder für die V. Gesamtsynode vom 21. November 2012 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 19 S. 338) außer Kraft.